\hypertarget{structmom_1_1mom__diag__ids}{}\section{mom\+:\+:mom\+\_\+diag\+\_\+ids Type Reference}
\label{structmom_1_1mom__diag__ids}\index{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids@{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids}}


A structure with diagnostic I\+Ds of the state variables.  


\subsection*{Private Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
integer \hyperlink{structmom_1_1mom__diag__ids_aad05a1eea9309ea226eb88df2ee994e8}{id\+\_\+ssh\+\_\+inst} = -\/1
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 2-\/d state field diagnotic ID \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\textbf{ }\par
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
integer \hyperlink{structmom_1_1mom__diag__ids_a8595c3fbf14aecec2db0e7bfcc926bf8}{id\+\_\+u} = -\/1
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 3-\/d state field diagnostic I\+Ds \end{DoxyCompactList}\item 
integer \hyperlink{structmom_1_1mom__diag__ids_a802103ec652217b7a275b3e07f53a4bd}{id\+\_\+v} = -\/1
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 3-\/d state field diagnostic I\+Ds \end{DoxyCompactList}\item 
integer \hyperlink{structmom_1_1mom__diag__ids_a3d731965aa7bceb573c9617bbc3e4161}{id\+\_\+h} = -\/1
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 3-\/d state field diagnostic I\+Ds \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}



\subsection{Detailed Description}
A structure with diagnostic I\+Ds of the state variables. 

Definition at line \hyperlink{MOM_8F90_source_l00155}{155} of file \hyperlink{MOM_8F90_source}{M\+O\+M.\+F90}.



\subsection{Member Data Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structmom_1_1mom__diag__ids_a3d731965aa7bceb573c9617bbc3e4161}\label{structmom_1_1mom__diag__ids_a3d731965aa7bceb573c9617bbc3e4161}} 
\index{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids@{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids}!id\+\_\+h@{id\+\_\+h}}
\index{id\+\_\+h@{id\+\_\+h}!mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids@{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids}}
\subsubsection{\texorpdfstring{id\+\_\+h}{id\_h}}
{\footnotesize\ttfamily integer mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids\+::id\+\_\+h = -\/1\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



3-\/d state field diagnostic I\+Ds 



Definition at line \hyperlink{MOM_8F90_source_l00157}{157} of file \hyperlink{MOM_8F90_source}{M\+O\+M.\+F90}.

\mbox{\Hypertarget{structmom_1_1mom__diag__ids_aad05a1eea9309ea226eb88df2ee994e8}\label{structmom_1_1mom__diag__ids_aad05a1eea9309ea226eb88df2ee994e8}} 
\index{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids@{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids}!id\+\_\+ssh\+\_\+inst@{id\+\_\+ssh\+\_\+inst}}
\index{id\+\_\+ssh\+\_\+inst@{id\+\_\+ssh\+\_\+inst}!mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids@{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids}}
\subsubsection{\texorpdfstring{id\+\_\+ssh\+\_\+inst}{id\_ssh\_inst}}
{\footnotesize\ttfamily integer mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids\+::id\+\_\+ssh\+\_\+inst = -\/1\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



2-\/d state field diagnotic ID 



Definition at line \hyperlink{MOM_8F90_source_l00160}{160} of file \hyperlink{MOM_8F90_source}{M\+O\+M.\+F90}.


\begin{DoxyCode}
00160   \textcolor{keywordtype}{integer} :: id\_ssh\_inst = -1
\end{DoxyCode}
\mbox{\Hypertarget{structmom_1_1mom__diag__ids_a8595c3fbf14aecec2db0e7bfcc926bf8}\label{structmom_1_1mom__diag__ids_a8595c3fbf14aecec2db0e7bfcc926bf8}} 
\index{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids@{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids}!id\+\_\+u@{id\+\_\+u}}
\index{id\+\_\+u@{id\+\_\+u}!mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids@{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids}}
\subsubsection{\texorpdfstring{id\+\_\+u}{id\_u}}
{\footnotesize\ttfamily integer mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids\+::id\+\_\+u = -\/1\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



3-\/d state field diagnostic I\+Ds 



Definition at line \hyperlink{MOM_8F90_source_l00157}{157} of file \hyperlink{MOM_8F90_source}{M\+O\+M.\+F90}.


\begin{DoxyCode}
00157   \textcolor{keywordtype}{integer} :: id\_u  = -1, id\_v  = -1, id\_h  = -1
\end{DoxyCode}
\mbox{\Hypertarget{structmom_1_1mom__diag__ids_a802103ec652217b7a275b3e07f53a4bd}\label{structmom_1_1mom__diag__ids_a802103ec652217b7a275b3e07f53a4bd}} 
\index{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids@{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids}!id\+\_\+v@{id\+\_\+v}}
\index{id\+\_\+v@{id\+\_\+v}!mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids@{mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids}}
\subsubsection{\texorpdfstring{id\+\_\+v}{id\_v}}
{\footnotesize\ttfamily integer mom\+::mom\+\_\+diag\+\_\+ids\+::id\+\_\+v = -\/1\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



3-\/d state field diagnostic I\+Ds 



Definition at line \hyperlink{MOM_8F90_source_l00157}{157} of file \hyperlink{MOM_8F90_source}{M\+O\+M.\+F90}.



The documentation for this type was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
/home/cermak/src/\+M\+O\+M6/src/core/\hyperlink{MOM_8F90}{M\+O\+M.\+F90}\end{DoxyCompactItemize}
