\hypertarget{MOM__unit__scaling_8F90}{}\section{/home/cermak/src/\+M\+O\+M6/src/framework/\+M\+O\+M\+\_\+unit\+\_\+scaling.F90 File Reference}
\label{MOM__unit__scaling_8F90}\index{/home/cermak/src/\+M\+O\+M6/src/framework/\+M\+O\+M\+\_\+unit\+\_\+scaling.\+F90@{/home/cermak/src/\+M\+O\+M6/src/framework/\+M\+O\+M\+\_\+unit\+\_\+scaling.\+F90}}
{\ttfamily \#include \char`\"{}version\+\_\+variable.\+h\char`\"{}}\newline
\subsection*{Data Types}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
type \hyperlink{structmom__unit__scaling_1_1unit__scale__type}{mom\+\_\+unit\+\_\+scaling\+::unit\+\_\+scale\+\_\+type}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Describes various unit conversion factors. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Modules}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
module \hyperlink{namespacemom__unit__scaling}{mom\+\_\+unit\+\_\+scaling}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Provides a transparent unit rescaling type to facilitate dimensional consistency testing. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Functions/\+Subroutines}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine, public \hyperlink{namespacemom__unit__scaling_a74867ddf628f93dcee854980e08bbe21}{mom\+\_\+unit\+\_\+scaling\+::unit\+\_\+scaling\+\_\+init} (param\+\_\+file, US)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Allocates and initializes the ocean model unit scaling type. \end{DoxyCompactList}\item 
subroutine, public \hyperlink{namespacemom__unit__scaling_a0d99ae286970838e8f4cd534e3a2744c}{mom\+\_\+unit\+\_\+scaling\+::fix\+\_\+restart\+\_\+unit\+\_\+scaling} (US)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Set the unit scaling factors for output to restart files to the unit scaling factors for this run. \end{DoxyCompactList}\item 
subroutine, public \hyperlink{namespacemom__unit__scaling_a6b58ce1b6a08d07a84da1257cd8e8694}{mom\+\_\+unit\+\_\+scaling\+::unit\+\_\+scaling\+\_\+end} (US)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Deallocates a unit scaling structure. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
