\hypertarget{structtidal__bay__initialization_1_1tidal__bay__obc__cs}{}\section{tidal\+\_\+bay\+\_\+initialization\+::tidal\+\_\+bay\+\_\+obc\+\_\+cs Type Reference}
\label{structtidal__bay__initialization_1_1tidal__bay__obc__cs}\index{tidal\_bay\_initialization::tidal\_bay\_obc\_cs@{tidal\_bay\_initialization::tidal\_bay\_obc\_cs}}


\subsection{Detailed Description}
Control structure for tidal bay open boundaries. 

Definition at line 26 of file tidal\+\_\+bay\+\_\+initialization.\+F90.



Collaboration diagram for tidal\+\_\+bay\+\_\+initialization\+::tidal\+\_\+bay\+\_\+obc\+\_\+cs\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=208pt]{structtidal__bay__initialization_1_1tidal__bay__obc__cs__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Public variables and constants}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structtidal__bay__initialization_1_1tidal__bay__obc__cs_a99495401cd7263d92e7780ef7648f6d5}\label{structtidal__bay__initialization_1_1tidal__bay__obc__cs_a99495401cd7263d92e7780ef7648f6d5}} 
real \mbox{\hyperlink{structtidal__bay__initialization_1_1tidal__bay__obc__cs_a99495401cd7263d92e7780ef7648f6d5}{tide\+\_\+flow}} = 3.\+0e6
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Maximum tidal flux. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Control structure for tidal bay open boundaries. 

Definition at line 26 of file tidal\+\_\+bay\+\_\+initialization.\+F90.



The documentation for this type was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
/home/cermak/src/\+M\+O\+M6.\+devrob/src/user/tidal\+\_\+bay\+\_\+initialization.\+F90\end{DoxyCompactItemize}
