\hypertarget{structmom__diag__mediator_1_1diag__dsamp}{}\section{mom\+\_\+diag\+\_\+mediator\+:\+:diag\+\_\+dsamp Type Reference}
\label{structmom__diag__mediator_1_1diag__dsamp}\index{mom\+\_\+diag\+\_\+mediator\+::diag\+\_\+dsamp@{mom\+\_\+diag\+\_\+mediator\+::diag\+\_\+dsamp}}


\subsection{Detailed Description}
Contained for down sampled masks. 

Definition at line 90 of file M\+O\+M\+\_\+diag\+\_\+mediator.\+F90.



Collaboration diagram for mom\+\_\+diag\+\_\+mediator\+:\+:diag\+\_\+dsamp\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=204pt]{structmom__diag__mediator_1_1diag__dsamp__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Private variables and constants}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structmom__diag__mediator_1_1diag__dsamp_a6f8e28d35efb680cc5ae91a99820fa99}\label{structmom__diag__mediator_1_1diag__dsamp_a6f8e28d35efb680cc5ae91a99820fa99}} 
real, dimension(\+:,\+:), pointer \mbox{\hyperlink{structmom__diag__mediator_1_1diag__dsamp_a6f8e28d35efb680cc5ae91a99820fa99}{mask2d}} =$>$ null()
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Mask for 2d (x-\/y) axes. \end{DoxyCompactList}\item 
\mbox{\Hypertarget{structmom__diag__mediator_1_1diag__dsamp_a20089c5a8c2079214b895be5504f8151}\label{structmom__diag__mediator_1_1diag__dsamp_a20089c5a8c2079214b895be5504f8151}} 
real, dimension(\+:,\+:,\+:), pointer \mbox{\hyperlink{structmom__diag__mediator_1_1diag__dsamp_a20089c5a8c2079214b895be5504f8151}{mask3d}} =$>$ null()
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Mask for 3d axes. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Contained for down sampled masks. 

Definition at line 90 of file M\+O\+M\+\_\+diag\+\_\+mediator.\+F90.



The documentation for this type was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
/home/cermak/src/\+M\+O\+M6.\+devrob/src/framework/M\+O\+M\+\_\+diag\+\_\+mediator.\+F90\end{DoxyCompactItemize}
